Sommaire

L'HORLOGE INFORMATIQUE RADIO-PILOTEE Version 1.3.2

Adresse de l'auteur et adresse Internet

Limitations de la version "graticiel"

Fonctions du logiciel, synoptique des branchement et exemple d’utilisation

Le matériel nécessaire

Installation des fichiers de l’application

Accès à la page d'accueil

Sélection de la carte son

Réglage de la table de mixage

Sélection de l'entrée son

Sélection du niveau d'entrée

Affichage du niveau sur les entrées son

Configuration de l'alarme

Suivi et contrôle de la synchronisation du PC sur FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH:

Préliminaires et description des fenêtres et commandes

Synchronisation et utilisation du logiciel

Contrôle manuel du mixer par l’utilisateur

Vérification des fichiers de configuration CONFCLOC.SER et ALARM.SER


Adresse de l'auteur et adresse Internet

LINDECKER Patrick (F6CTE)

4, avenue du Square

91440 BURES-SUR-YVETTE

FRANCE

Adresse Internet: f6cte@aol.com

Site Internet:http://members.aol.com/f6cte

CHAPITRE SUIVANT


Limitations de la version "graticiel"

La version limitée permet l'extraction des informations horaires depuis les émetteurs de FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY et WWV mais sans:

* les fonctions de mise à l'heure de l'ordinateur (voir Préliminaires et description des fenêtres et commandes)

* d'alarme numérique (voir Configuration de l'alarme).

Voir aussi 	Synchronisation et utilisation du logiciel

Les explications relatives à des fonctions objet de la limitation (voir ci-dessus) sont affichées en rouge.

Les conditions d'acquisition se trouvent dans le menu "Aide et licence", option "Nature des limitations et conditions d'acquisition de la version non limitée".

Limité ou non, ce logiciel est destiné à un usage non-commercial uniquement, sauf accord explicite de l'auteur.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Fonctions du logiciel, synoptique des branchements et exemple d'utilisation

FONCTIONS DU LOGICIEL

Ce logiciel fonctionne sur les PC de la gamme Pentium tournant sous WINDOWS 95, 98, NT ou XP.

Il permet:

* d'une part, de traduire la trame horaire transmise par l'émetteur de FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH et reçue sous forme acoustique, depuis un récepteur radio BLU possédant un mode de réception LSB ou USB (récepteur AM pour WWV-WWVH), en date et heure,

* d'autre part, de synchroniser les dates et heures locale (courante) et universelle (UTC) du PC sur la trame horaire reçue.

Après synchronisation, l'horloge PC possédera une précision de 1 seconde environ par rapport à l'heure vraie (pour les Pentium P166 et au-delà),

* et enfin de lancer une action (lancement de logiciel, basculement de broches du port série ou sonnerie) à une certaine heure, comme une sorte de "réveille-matin informatique".

La version "freeware" permet la traduction de l'heure depuis les trois émetteurs mais sans les fonctions de mise à l'heure de l'ordinateur et de gestion d'alarme.

L'opération de traduction de la transmission radio se fait par l'intermédiaire d'une carte son compatible SB 16 ou SB Pro encastrée dans un emplacement libre de votre micro, carte elle-même reliée au haut-parleur du récepteur radio ou, mieux, à une sortie BF auxiliaire (AFSK out).

Nota1: FRANCE-INTER dispose de deux émetteurs de 1000 KW sur 162 KHz à Allouis (Cher) à 200 km au sud-ouest de Paris. DCF 77 dispose d'un émetteur de 50 KW à Mainflingen sur 77,5 KHz près de FRANCFORT à 500 km au nord-est de Paris. RUGBY (MSF) dispose d'un émetteur de 15 KW sur 60 KHz à Rugby près de Coventry à 500 km au nord-ouest de Paris. WWV, situé à Fort Collins dans le Colorado (Etats-Unis), dispose de deux émetteurs de 2500 W sur 2,5 et 20 Mhz et de trois émetteurs de 10 KW sur 5, 10 et 15 KW. WWVH, situé sur l’île de Kauai à Hawaii (Etats-Unis), dispose d’un émetteur de 5000 W sur 2,5 Mhz et de trois émetteurs de 10 KW sur 5, 10 et 15 KW.

Tous ces émetteurs sont calés sur une horloge étalon extrèmement précise.

La réception de RUGBY à PARIS n'a pas d'utilité en France (ou en Allemagne...) puisque l'heure transmise est celle valable en Grande-Bretagne; elle est fournie à titre de curiosité. Celle de WWV et de WWVH ne fournit que l’heure UTC.

Nota2: dans les cas de DCF 77 et RUGBY, du fait de la faible puissance des émetteurs et de la forte émission des parasites par l'ordinateur, la réception de ces signaux n’est pas, en FRANCE, aussi bonne que celle de FRANCE-INTER. La réception de WWV ou de WWVH doit être très bonne pour pouvoir recueillir les données horaires. WWV et WWH couvrent le monde entier.

SYNOPTIQUE DES BRANCHEMENTS

      +----------------+       +----------------------+----------+

      ¦   fenêtre      ¦       ¦récepteur radio BLU ondes longues¦

      ¦ de traduction  ¦       +-----------+---------------------+

      ¦                +---+               ¦

      ¦     ECRAN      ¦   ¦               ¦

      +----------------+   ¦               ¦

     /                /    ¦               ¦

    /    CLAVIER     /     ¦               ¦

    ----------------       ¦               ¦câble

               ¦           ¦               ¦

            +--+-----------+-------------+-+-+----+

            ¦                            ¦ C ¦    ¦

            ¦                            ¦ A ¦    ¦

            ¦ fond de panier supportant  ¦ R ¦    ¦

            ¦ les cartes d'extension     ¦ T ¦    ¦

            ¦                            ¦ E ¦    ¦

            ¦                            ¦SON¦    ¦

            ¦                            +---+    ¦

            +-------------------------------------+

PRISES SUR LA CARTE SON

   +--------------------------------+----

   ¦                                ¦

   ¦                                O Prise d'entrée ligne (Line in)

   ¦                                ¦            Jack 3,5 mm stéréo

   ¦      carte son                 O Prise d'entrée micro (Mic)

   ¦                                ¦            Jack 3,5 mm mono

   ¦                                O Prise de sortie ligne

   ¦                                ¦     (Line out) Non utilisée

   ¦                                O Prise de sortie haut-parleur

   ¦                                ¦ (Spk out ou Audio out)

   ¦                                ¦                   Non utilisée

   ¦                                [

   ¦                                [Connecteur manette de jeux/MIDI

   ¦                                [ (non utilisé)

   ¦                                ¦

   +--------------------------------+

Seule la prise d'entrée ligne (Line in) ou la prise micro est utilisée.

Nota: sur certaines cartes son, les entrées ligne et micro sont géographiquement inversées.

EXEMPLE D'UTILISATION

Sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur l'émetteur de FRANCE-INTER (163 KHz en LSB ou 161 KHz en USB) puis, éventuellement, ajuste le niveau d'entrée.

Il lance ensuite l'option "Synchronisation du PC sur FRANCE-INTER". Il pourra, alors, voir les informations horaires, traduites au fur et à mesure par le logiciel, apparaître sur la fenêtre.

Une synchronisation automatique permet de mettre à jour l'horloge du PC (ordinateur).

Une alarme pourra être prévue pour lancer un logiciel.

Nota: par la suite, une touche sera représentée selon la convention suivante: <Touche> (exemple <Alt>).

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Le matériel nécessaire

* Un ordinateur Pentium tournant sous WINDOWS 95, 98 ou NT,

* une carte son compatible SB 16 ou Pro. D'une manière générale, les cartes son récentes doivent fonctionner (elles sont, au minimum, compatibles SOUND-BLASTER Pro).

Pour information, les cartes son testées (avec succès) sur Pentium par l'auteur sont les suivantes:

- SB 16

- SB AWE 64

- SB PCI 128

- ASOUND EXPRESS

* un câble de liaison de la carte son au récepteur (genre câble informatique),

* le récepteur BLU ondes longues et très longues pour FRANCE-INTER, DCF 77 et RUGBY. Un récepteur AM ondes courtes pour WWV ou WWVH.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Installation des fichiers de l'application

Installation des fichiers de l’application

Pour installer les fichiers d’un lecteur quelconque sur le disque dur, double-cliquez sur l’application INSTAL.

Il sera alors créé le sous-répertoire C:\MULTIPSK (ou un autre suivant le choix de l’utilisateur) qui contiendra, après copie, tous les fichiers nécessaires au fonctionnement du logiciel.

Une mise à jour seule est également possible. Dans ce cas, seuls quelques fichiers seront copiés (dont CLOCK.EXE).

Pour plus de détails, veuillez vous référer au fichier texte "_LISEZ MOI".

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Accès à la page d'accueil

A partir du répertoire A:\> ou C:\CLOCK>, lancez le programme "CLOCK" (lancement impératif depuis WINDOWS 95, 98 ou NT).

NOTA: ceci est un programme temps réel, aucune autre application ne peut être lançée durant le fonctionnement de cette application.

Le cas échéant, il faudra éliminer les fonctions d'économie d'énergie du moniteur se trouvant dans "Affichage" du panneau de configuration. En effet, ces fonctions peuvent éventuellement provoquer la perte de l'image (non récupérable par un "Click") avec, donc, la nécessité de relancer le PC.

La page d'accueil vous propose 7 menus déroulants:

."Lang(u)age"	: pour sélectionner la langue utilisée (anglais ou français),

."Aide et licence"	:renseignements divers dont cette aide.

."Carte son"	: pour sélectionner la carte son

."Table de mixage"	: pour régler la table de mixage soit par le logiciel soit par l’utilisateur

."Entrée son"	:ce menu permet de sélectionner l'entrée de la carte son utilisée

."Niveau d'entrée"	:ce menu permet de sélectionner le niveau d'entrée BF

."Actions"	:

Synchronisation du PC sur FRANCE-INTER

Synchronisation du PC sur DCF 77

Synchronisation du PC sur RUGBY

Synchronisation du PC sur WWV-WWVH

Contrôle du mixage

Affichage du niveau sur les entrées son

Configuration de l'alarme

Lors du premier lancement, il est indiqué qu'un test portant sur la vitesse de la carte son va être effectué. Après réalisation de ce test, il est indiqué la vitesse obtenue (standard: 11025 scrutations par seconde). Un deuxième test manuel pour affiner cette vitesse doit être lancé par l'utilisateur. Après réalisation, il arrête ensuite le programme Clock puis le relance, voir: Synchronisation et utilisation du logiciel

FENETRE “Fr. de France-Inter, Rugby, Dcf77: “

Grâce à cette fenêtre, on peut régler la fréquence de réception des stations FRANCE-INTER, RUGBY et DCF77, reçues en LSB ou en USB, entre 400 et 1200 Hz et l’ajuster à celle d’un éventuel filtre CW. Par défaut la fréquence de réception est de 500 Hz.

Pour WWV-WWVH, cette fenêtre n’est d’aucune utilité (réception AM).

FENETRE “Limite maximum de modification“

Grâce à cette fenêtre, on peut limiter la portée des modifications. Les limites proposées sont de 10 secondes, 3 minutes, une heure et une journée. On peut aussi préférer ne pas avoir de limite de modification. Si la différence entre l’heure implantée dans le Pentium et l’heure acquise d’un émetteur est inférieure ou égale à la limite, la synchronisation sera faite. Dans le cas contraire, elle ne sera pas faite. Si, par exemple, l’on sait que l’heure de l’ordinateur n’est pas plus fausse qu’une demi-heure, on choisira une limite d’une heure. On évitera ainsi des mises à l’heure intempestives surtout si l’émetteur reçu l’est dans des conditions difficilles.

FENETRE “Journal des synchros“

Grâce à cette fenêtre, on peut éditer l’ensemble des synchronisations (“date+heure“, “date“ ou “heure“) faites à partir du lancement du logiciel CLOCK. Si au moins une synchronisation est faite, au retour sur la page d’acceuil, une fenêtre s’ouvrira et éditera les dates et heures reçues (jusqu’à environ 2000 lignes).

A la fermeture de CLOCK, le fichier SYNCHROS.TXT sera créé et contiendra les différentes synchronisations.

DIVERS

Les menus "Entrée son", "Niveau d'entrée" et l’option "Affichage du niveau sur les entrées son" ne seront affichés que si la table de mixage est gèrée par le logiciel.

L’option "Contrôle du mixage " ne sera affiché que si la table de mixage est gérée par l’utilisateur.

L'utilisation des menus déroulants est la même que pour les autres applications WINDOWS. En particulier, on peut sélectionner un menu déroulant en tapant <Alt> + la lettre soulignée du libellé (exemple <Alt> <N> pour sélectionner le Niveau d'entrée).

Des boutons permettent des raccourcis évitant de passer par le menu "Actions".

On sort de l'application en cliquant sur "Abandon".

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Selection de la carte son

Sélection de la carte son

Sur la plupart des ordinateurs, il n’existe qu’une seule carte son. Dans ce cas, il n’y a rien à sélectionner, faute de choix.

Par contre, sur certains autres, il y a deux cartes son (par exemple, une dévolue aux applications OM et l’autre pour le reste des applications). Dans ce cas, il est détecté la présence de deux cartes son et il est proposé un choix entre les deux. Ce choix est mémorisé.

Le mixer (la table de mixage), quand appelé, réglera les niveaux de la carte son choisie.

CLOCK peut prendre en considération jusqu’à 4 cartes son.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Réglage de la table de mixage

Si l'on souhaite garder les réglages faits sur cette table à partir d’un autre logiciel ou pour une autre raison (table de mixage non contrôlable par le logiciel, par exemple), alors on sélectionnera l‘option "Réglage par l’utilisateur". Dans ce cas, les menus "Entrée son", "Niveau d'entrée" et "Affichage du niveau sur les entrées son" ne seront pas affichés.

Par contre, dans la fenêtre de réception, l’utilisateur aura alors accès au mixer (Contrôle de l’enregistrement). Ce contrôle apparaît également en cliquant sur le bouton "Contrôle du mixer" dans la fenêtre d’accueil.

On se référera alors à Contrôle manuel du mixer par l’utilisateur.

Si l’on sélectionne l’option "Réglage par le logiciel", tous les menus seront affichées sauf le bouton "Contrôle du mixer" et le logiciel se chargera de régler la table de mixage suivant les désirs de l’utilisateur.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Selection de l'entrée son

Sélection de l'entrée son

On sélectionne par ce menu soit l'entrée ligne gauche soit l'entrée ligne droite soit l'entrée microphone (si seulement le signal d'entrée est très faible), ces entrées étant normalement présentes sur la carte son connectée au récepteur radio (voir "PRISES SUR LA CARTE SON" dans Fonctions du logiciel, synoptique des branchement et exemple d’utilisation).

A priori, l'entrée ligne gauche est l'entrée normale. Sur certaines cartes son comme la PCI 128, l'entrée droite n'est pas disponible.

Il faut préférer l’entrée microphone (malgré la distorsion) si le niveau de l’entrée ligne est trop faible (<30 %).

Voir aussi Affichage du niveau sur les entrées son.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Selection du niveau d'entrée

Sélection du niveau d'entrée

Le niveau d'entrée du signal reçu depuis le récepteur peut être amplifié à l'aide de ce menu. En effet, l'idéal serait d'avoir un signal crête-à-crête un peu inférieure à la gamme d'entrée de la carte son, de façon à assurer la meilleure définition possible du signal.

Donc, si le niveau du signal n'est pas modifiable, il est possible de l’amplifier d’un facteur 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ou 1.

De manière pratique, il faut se situer juste au-dessous du niveau d'entrée produisant une saturation du signal (voir Affichage du niveau sur les entrées son).

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Affichage du niveau sur les entrées son

De façon à visualiser le niveau efficace en pourcentage de la valeur maximum sur chaque entrée son (entrées ligne gauche et droite et entrée microphone), il est proposé à l'utilisateur une fenêtre indiquant, pour chaque entrée, la valeur efficace du signal.

Cette option permet de connaître de façon sûre l'entrée sur laquelle le signal est appliqué. La valeur affichée permet également de régler le niveau d'entrée (voir l'option Sélection du niveau d'entrée).

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Configuration de l'alarme

Profitant de la précision de l'heure système, l'utilisateur peut choisir d'effectuer une action à une heure précise (heure locale). Par défaut, la fenêtre de gestion de l'alarme ne propose aucune action.

Si l'on souhaite lancer une action, il faudra configurer l'heure (locale) d'alarme et l'action à lancer.

Le choix de l'heure locale d'alarme se fait à l'aide des flèches d'incrémentation et de décrémentation.

Les options actives proposées sont:

1) Fichier à lançer avec arrêt de ce programme sans sonnerie préalable

Une fois l'heure d'alarme atteinte, le logiciel HORLOGE disparaît pour laisser place au logiciel que l'on aura sélectionné. Celui-ci sera choisi en cliquant sur le bouton "Chargement du nom de fichier exécutable à lancer" puis en chargeant le nom du fichier à lancer. Il est proposé un répertoire de démarrage en fonction du fichier à lancer. Ce répertoire peut être vide (le répertoire courant est alors le répertoire de démarrage).

Le fichier doit être de type .EXE, .COM ou .BAT.

2) Fichier à lançer avec arrêt de ce programme et sonnerie préalable de 5 secondes

Cette option est identique à la précédente, sauf qu'une sonnerie préalable de 5 secondes est prévue pour prévenir l'utilisateur.

3) Basculement des broches DTR et RQS du port série sans sonnerie

Une fois l'heure d'alarme atteinte, le logiciel HORLOGE fait varier la tension sur les broches DTR/RQS d'un port série (COM1 à COM8).

Cette option permettra de lancer un dispositif électronique externe.

Ces broches ne produisant que quelques mA, il faudra passer par un montage électronique adaptateur (à base de MAX 232 ou photo-coupleur).

L’utilisateur trouvera dans les fichiers de l’application un fichier appelé RS232_FR.DOC qui donne un exemple de contrôle d’un émetteur-récepteur.

Cette action peut être arrêtée en, cliquant sur le bouton "Arrêt alarme" de la fenêtre de synchonisation.

Pour cela, un menu permet de choisir un port série compris entre COM 1 et COM 8. A chaque clic, un diagnostic est fait sur le port série sélectionné. Ceci est prévu pour éviter un port souris ou un port inexistant.

Lors du lancement de la synchronisation et donc en absence d'alarme, la broche DTR (n°4 en DB9 et n°20 en DB25) est à 10 V environ et la broche RQS (n°7 en DB9 et n°4 en DB25) à -10 V environ.

Après l'alarme, la broche DTR passera à -10 V environ et la broche RQS à 10 V . Il ne restera plus qu'à exploiter ce signal logique (voir RS232_FR.DOC).

4) Basculement des broches DTR et RQS du port série avec sonnerie de 5 secondes

Cette option est identique à la précédente, sauf qu'une sonnerie de 5 secondes est prévue pour prévenir l'utilisateur.

5) Sonnerie continue à arrêter manuellement

Une fois l'heure d'alarme atteinte, le logiciel HORLOGE fait retentir une sonnerie de façon continue jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur le bouton "Arrêt alarme" de la fenêtre de synchonisation.

Une fois l'alarme configurée, on doit sauvegarder les options choisies grâce au bouton "Sauvegarde et retour au menu". Le bouton "Retour au menu sans sauvegarde", au contraire, ne prend pas en compte la nouvelle configuration et revient aux anciens choix.

On affiche, pour information, l’heure locale et l’heure UTC.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Suivi et contrôle de la synchronisation du PC sur FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY et WWV-WWVH;Préliminaires et description des fenêtres et commandes

Suivi et contrôle de la synchronisation du PC sur FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH

Préliminaires et description des fenêtres et commandes

Préliminaires:

1) La transmission d'une trame horaire FRANCE-INTER dure une minute à raison d'une information binaire par seconde: soit un 0 (100 ms de porteuse modulée en phase et 100 ms de porteuse non modulée) soit un 1 (200 ms de porteuse modulée en phase). Cependant, la dernière seconde de la minute n'est pas modulée ce qui  permet de se synchroniser sur la trame horaire de FRANCE-INTER.

Nota: les variations de fréquence instantanées liées à cette modulation de phase sont faibles (+/- 6,4 Hz) et bien sûr totalement inaudibles.

2) La transmission d'une trame horaire DCF 77 dure une minute à raison d'une information binaire par seconde: soit un 0 (100 ms avec porteuse réduite et 900 ms de porteuse pleine) soit un 1 (200 ms avec porteuse réduite et 800 ms de porteuse pleine). Cependant, la dernière seconde de la minute n'est pas affectée d'un 0 ou d'un 1. Cette longue durée de porteuse pleine (1,8 s ou 1,9 s) est un caractère de synchronisation permettant donc de s'assurer de la réception de DCF 77 (et donc de la synchronisation initiale).

3) La transmission d'une trame horaire RUGBY est semblable à celle de DCF 77 sauf que l'ordre des informations est donnée de façon différente.

4) La transmission d'une trame horaire WWV ou WWVH est semblable à celle de DCF 77 sauf que l'ordre des informations est donnée de façon différente (le contenu est également différent). Par contre, la transmission se fait ici sur une sous-porteuse DSB 100 Hz qui est donc située sous la limite inférieure des fréquences transmises dans les récepteurs de trafic (300 Hz). Cette sous-porteuse est donc très atténuée.

5) FRANCE-INTER et DCF 77 transmettent l'heure locale francaise (= l'heure allemande) et RUGBY transmet la britannique. WWV et WWVH transmettent l’heure UTC (ex GMT).

6) L'extraction d'une trame horaire passe par la synchronisation initiale sur FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH suivie de la réception de la trame. La date et l'heure extraites peuvent ensuite mettre à jour les dates et heures système. La durée minimum d'extraction est donc au départ comprise entre une et deux minutes.

Quand on parle de "synchronisation", il ne faut pas confondre:

* celle relative au logiciel vis-à-vis de la réception de la trame horaire transmise par 	FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH,

* celle relative à la mise à jour des date et heure système (du PC), après réception de la 	trame horaire.

7) Au lancement des options "Synchronisation du PC sur FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH" s'ouvre une fenêtre WINDOWS contenant:

* la fenêtre de traduction de la transmission radio comprenant les commandes de 	synchronisation (en haut),

* la fenêtre donnant les dates et heures système locale et universelle (en bas, à gauche),

* la fenêtre comportant les commandes de la carte son et l'état du PC et du signal (en bas, à 	droite).

Description de la fenêtre de traduction de la transmission radio:

Cette fenêtre permet de suivre l'affichage de la traduction de la transmission radio sur 2 lignes:

* première ligne portant sur des informations diverses:

. pour FRANCE-INTER...jour férié: "oui" ou "non",

. pour DCF 77...antenne d'émission: "normale" ou "de secours",

. pour FRANCE-INTER et DCF 77...type d'heure locale: "Heure d''hiver (UTC + 1 h)" ou 	"Heure d''été (UTC + 2 h)",

* deuxième ligne portant sur la date et l'heure locales issues de FRANCE-INTER, DCF 77 ou RUGBY:

. journée (lundi à dimanche), jour, mois et année,

. heure et minute. Ces indications ne seront valables qu'au début de la prochaine minute 	indiquée, à la fin de la transmission de la trame.

* pour WWV et WWVH (heure UTC):

. jour, mois et année,

. heure et minute. Ces indications ne seront valables qu'au début de la prochaine minute 	indiquée, à la fin de la transmission de la trame.

Au niveau de la première ligne, la pseudo-led "Réception de la trame horaire" s'allumera lorsque la synchronisation avec FRANCE-INTER, DCF 77, RUGBY ou WWV-WWVH sera réalisée (début de la transmission de la trame horaire).

On sera alors sûr que, sauf incident, la prochaine minute verra l'extraction de la trame horaire.

Excepté pour WWV-WWVH où il n’y a pas besoin de PLL, au niveau de la deuxième ligne, la pseudo-led "Verrouillage PLL" s'allumera lorsque la PLL (boucle à verrouillage de phase) sera verrouillée (de façon indispensable) sur la fréquence de la porteuse BF (qui doit être égale à la fréquence de réception réglée dans le menu principal). Celle-ci est, d'ailleurs, indiquée (par exemple 500 Hz).

Normalement, il faut 4 à 20 secondes pour verrouiller la PLL.

Description de la fenêtre de gestion de l'alarme

Si une action est à déclencher à une certaine heure (lancement de logiciel, basculement de broches du port série ou sonnerie), l'heure d'alarme est affichée.

Au moment de l'alarme, il apparaît le message "Alarme" et le bouton "Arrêt alarme".

Ce bouton n'apparaît que pour les options "Basculement des broches DTR et RQS" et pour l'option "Sonnerie continue". Au cliquage de ce bouton, l'action lancée par l'alarme disparaît (plus de sonnerie et retour des tensions DTR et RQS à leur valeur initiale).

Pour ce qui est des options "Fichiers à lancer", au moment de l'alarme, le logiciel HORLOGE est abandonné au profit du fichier spécifié. Il y a, éventuellement, une sonnerie préliminaire de cinq secondes avant l'abandon.

Le cas échéant, on se reportera au chapitre Configuration de l'alarme.

Description de la fenêtre donnant les dates et heures système locale et universelle:

Cette fenêtre permet de suivre l'évolution tant de l'heure système "locale" que de l'heure "universelle" (UTC).

Ces deux indications sont issues de l'horloge interne du PC. En France, la différence entre ces deux heures est, bien sûr, d'une heure en hiver et deux heures en été (si la configuration est correcte

au niveau de l'horloge WINDOWS).

L'heure UTC indiquée après une synchronisation sur la trame de RUGBY sera évidemment fausse avec la configuration ci-dessus (heure WINDOWS française).

Compte tenu que la précision (modeste) de l'horloge du PC est d'environ + ou - 1/10000 ème, sur une journée cette horloge peut avancer ou retarder de quelques secondes.

Lors d'une synchronisation du PC après réception d'une trame horaire, deux bandeaux couleur fuchsia apparaissent: le premier indique que la synchronisation a été effectuée et le deuxième, la date et l'heure de synchronisation (pour mémoire). Un signal sonore aigu est émis (voir plus loin).

Si la date n'est pas correcte, seule l'heure fait l'objet d'une synchronisation (avec émission d'un signal sonore médium).

Si l’heure n'est pas correcte, seule la date fait l'objet d'une synchronisation (avec émission d'un signal sonore grave).

Description de la fenêtre comportant les commandes de la carte son et l'état du PC et du signal:

Celle-ci est composée:

* si le contrôle du mixer est fait par le logiciel: des boutons radio pour sélectionner le niveau d'entrée du signal, d'un facteur 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ou 1.

Initialement, ce facteur est sélectionné dans l'option niveau d'entrée.

* si le contrôle du mixer est fait par l’utilisateur: d’un bouton “Contrôle de l’enregistrement” permettant l’accès au contrôle manuel de l’enregistrement pour le signal d’entrée, à choisir entre l’entrée ligne et l’entrée microphone, le niveau sélectionné devant éviter la saturation,

On se référera à Contrôle manuel du mixer par l’utilisateur.

* d’une fenêtre "Niveau" donnant le niveau du signal d’entrée.

* d'une pseudo-led "Saturation" permettant de signaler que le signal est saturé. Il faudra alors baisser le niveau d'entrée.

* d'une pseudo-led "Problème PC" indiquant soit que l'ordinateur n'est pas assez puissant, soit que l'on ne réceptionne pas FRANCE-INTER mais du bruit soit que des opérations annexes sur le PC ou sur d'autres logiciels accaparent trop de puissance de calcul.

* du bouton rectangulaire "Test de vitesse de la carte son (3 minutes)" et de 2 flèches horizontales. On se réfèrera à Synchronisation et utilisation du logiciel

(Première utilisation et détermination de la vitesse de la carte son) pour les explications relatives à la détermination de la vitesse de la carte son, à faire lors de la première utilisation du logiciel et après un changement de carte son (pour prendre en compte la nouvelle vitesse)..

* du bouton rectangulaire "Son d'avertissement sur synchro". A chaque remise à l'heure système par le logiciel, il est émis un court signal sonore pour prévenir l'utilisateur de la remise à l'heure automatique, ceci pour éviter à l'utilisateur d'attendre la remise à l'heure pour quitter cette application.

* du bouton rectangulaire "Retour au menu" pour revenir au menu principal.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Synchronisation et utilisation du logiciel

On allume le récepteur BLU (AM pour WWV-WWVH). Il est supposé une fréquence de réception de 500 Hz (ajustable entre 500 et 1200 Hz dans la page d’acceuil). Pour WWV-WWVH, cette fréquence n’est d’aucune utilité (réception AM).

Nota: lors du premier lancement du programme, pour la détermination de la fréquence d'échantillonage de la carte son, on se calera sur un émetteur OL (France-Inter, DCF77 ou Rugby) et non sur WWV à une fréquence exacte de 500 Hz (voir plus loin).

Si l'on choisit FRANCE_INTER (de préférence car l'émetteur est très puissant), sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 162.5 KHz en LSB ou 161.5 KHz en USB, le son reçu devant être celui d'une note continue à 500 Hz superposée à l'émission proprement dite.

Si l'on choisit DCF 77, sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 78 KHz en LSB ou 77 KHz en USB, la note recue devant être une note hachée à 500 Hz.

Si l'on préfère RUGBY, sur son récepteur radio BLU, l'utilisateur se cale sur 60.5 KHz en LSB ou 59.5 KHz en USB, la note recue devant être une note hachée à 500 Hz.

Si l'on préfère WWV, sur son récepteur radio AM, l'utilisateur se cale, par exemple, sur 15000 KHz en AM. On doit entendre clairement des tops, des fréquences audio (500 et 600 Hz) et, régulièrement, une voix donnant l’heure UTC. Il est à noter que la sous-porteuse 100 Hz n’est pas audible.

IMPORTANT: si la voix n’est pas proprement entendu (du fait de la présence d’interférence ou de parasites) la réception de la trame horaire sera impossible.

Pour FRANCE-INTER, DCF 77 et RUGBY, l'idéal est d'être pile sur la fréquence choisie. Il existe une tolérance d'environ 50 Hz en plus ou en moins par rapport aux fréquences indiquées (plage d’accrochage de la PLL).

Si la fréquence n’est pas connu, l’utilisateur devra déterminer cete fréquence. Par exemple, il pourra utiliser MULTIPSK (freeware sur le site WEB de l’auteur) qui possède un spectre.

Pour WWV ou WWVH, le récepteur AM doit être calé précisément sur la fréquence nominale de reception.

Dans un premier temps, on aura sélectionné l'entrée ligne (gauche ou droite) de la carte son son suivant le câblage en entrée (voir entrée).

Dans un deuxième temps, on aura ajusté le niveau du signal d'entrée ligne à 0,5 V efficace environ (fonction de la carte son) par le gain BF, si l'on est relié au haut-parleur. Si l'on est relié à la sortie auxiliaire, le niveau est normalement suffisant. Si le niveau est très faible, on utilisera l'entrée microphone.

Par ailleurs, il est possible d'augmenter ou de diminuer le niveau d'entrée (voir niveau d'entrée BF).

Nota: il ne faut pas modifier le niveau après synchronisation.

On lance, ensuite, l'option adéquate, par exemple, Synchronisation du PC sur FRANCE-INTER.

Première utilisation et détermination de la vitesse de la carte son

Pour la détermination de la fréquence d'échantillonnage de la carte son, celle-ci devant être impérativement connue par le programme, il y a 3 étapes. Pour cela, on passera les commandes depuis le panneau "Détermination de la vitesse de la carte son"  de l'écran FRANCE-INTER, RUGBY ou DCF77.

Etat initial: le récepteur est réglé sur FRANCE-INTER, RUGBY ou DCF77, sur une fréquence exacte de 500 Hz (77 KHz en USB pour DCF77, par exemple).

Première étape: un test automatique de trois minutes portant sur la vitesse de la carte son est lancé (il faut attendre la fin du test). Après réalisation de ce test, il est indiqué la vitesse obtenue (standard: 11025 scrutations par seconde). Ce test est grossier et le résultat approximatif.

Deuxième étape: un deuxième test manuel pour affiner cette vitesse doit être lancé par l'utilisateur: en réglant la fréquence d'échantillonnage (Fe) avec les flèches horizontales, il doit voir s'afficher une fréquence de 500 Hz sous "Verrouillage PLL".

Troisième étape: après réalisation du deuxième test, l'utilisateur arrête le programme Clock puis le relance. Il pourra alors choisir une autre fréquence que 500 Hz.

Ensuite, pour FRANCE-INTER, DCF 77 et RUGBY, la première étape est le verrouillage de la PLL sur le signal BF issu du récepteur (la pseudo-led "Verrouillage PLL" s'allume avec indication de la fréquence d'accrochage). La deuxième étape (la première pour WWV-WWVH) est la synchronisation sur l'émetteur.

Après synchronisation sur l'émetteur choisi (la pseudo-led "Réception de la trame horaire" s'allume), les informations traduites vont apparaître sur la fenêtre, les une après les autres.

A l'issue de la réception des dates et heure, une synchronisation automatique permettra de mettre à jour l'horloge du PC (dates et heures locales et universelle). Un signal sonore aigu est émis.

Si l'heure reçue est correcte mais pas la date, la synchronisation est considérée comme acquise: l'heure est mise à jour mais pas la date (un signal sonore médium est émis). Dans le cas inverse, la date est modifiée (un signal sonore grave est émis).

Comme déjà dit, l'idéal est de situer le niveau du signal juste au-dessous du niveau d'entrée produisant une saturation du signal (pseudo-led "Saturation").

Si le signal radio est affecté de trop de bruit ou de parasites, soit la synchronisation ne sera pas possible, soit les informations horaires seront considérées comme invalides (par le contrôle des données obtenues) et, dans tous ces cas, la synchronisation du PC ne se fera pas (ce qui arrive en France avec DCF 77 et RUGBY).

Il ne faudra donc pas s'étonner si la synchronisation de l'heure système ne se fait pas à chaque minute. La plus ou moins grande probabilité d'échec est fonction de la force du signal et de l'intensité du parasitage (atmosphérique ou due au PC).

Conseil pour la réception de FRANCE-INTER, DCF 77 et RUGBY:

* pour FRANCE-INTER, DCF 77 et RUGBY, si l'antenne disponible est une antenne prévue pour les ondes courtes, il faudra essayer de ne pas relier la tresse du coaxial de liaison à l'antenne à la masse du récepteur, de façon à augmenter le niveau d'entrée (les signaux DCF 77 et RUGBY n'arrivent pas de façon puissante).

* si l'on est soumis à une intermodulation par un émetteur en ondes moyennes (cas de l'auteur), il faudra mettre entre l'entrée antenne du récepteur et l'âme du coaxial d'antenne une self d'environ 100 µH (filtre passe-bas).

* il faudra éviter de faire produire des parasites par les appareils électro-ménagers, en particulier la machine à laver (il y en a suffisamment en ondes très longues...).

Pour WWV-WWVH, le problème est de trouver la bonne heure d’écoute, les conditions de propagation en ondes courtes étant très fluctuantes.

NOTA: le PC émettant des ondes électro-magnétiques, il se peut que celles-ci parasitent le récepteur radio. Dans ce cas, il faudra:

a. installer un filtre secteur sur l'alimentation du PC et un sur celle du récepteur radio,

b. s'assurer que le câble entre la carte son et le récepteur est blindé. On peut aussi enrouler une partie du câble, sur une longueur de 1 m ou plus, autour d'un tore de ferrite.

c. s'assurer que la "terre" de l'installation est correcte et que les masses du PC et du récepteur sont bien reliées,

d. éloigner le PC du récepteur radio ou, le cas échéant, éteindre l'écran (à la synchronisation, on entendra, de toute façon, le signal sonore).

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Controle manuel du mixer par l'utilisateur

Contrôle manuel du mixer par l’utilisateur

Le mixer de la carte son est initialement contrôlé par l'utilisateur (voir l’option Table de mixage). Il pourrait être contrôlé par le logiciel mais il y a des mixers non standard qui ne peuvent être contrôlés par le logiciel, auquel cas le fonctionnement serait partiel voire impossible, d'où l'intérêt de régler soi-même le mixer.

Le contrôle de la table de mixage apparaît en cliquant sur le bouton "Contrôle du mixage" si l’option "Réglage par l’utilisateur" du menu “Table de mixage” a été sélectionnée.

Par exemple, en supposant que l’option "Réglage par le logiciel".du menu “Table de mixage” a été sélectionnée et que l'entrée ligne gauche ait été choisie (voir Sélection de l'entrée son), il doit être observé ce qui suit (après retour à l’option "Réglage par l’utilisateur" du menu “Table de mixage”):

Dans l'option "RECORDING CONTROLE" (Contrôle de l'enregistrement):

* le niveau "Line in" (ou "Entrée ligne") doit être supérieur ou égal à 20 %, la balance doit être à gauche et l'option "Sélectionner" activée,

* le microphone doit avoir l'option "Sélectionner" désactivée.

Nota: après utilisation de ce logiciel, en supposant que l’option "Réglage par le logiciel" du menu “Table de mixage” ait été sélectionnée, le mixer est remis dans sa configuration initiale.

CHAPITRE PRECEDENT

CHAPITRE SUIVANT


Vérification des fichiers de configuration CONFCLOC.SER et ALARM.SER

Au lancement du logiciel, il est vérifié la présence des fichiers ci-dessus (CONFCLOC.SER est relatif à la gestion du niveau d'entrée et ALARM.SER à la gestion des informations d'alarme).

Si, pour une raison ou une autre, un de ces fichiers venait à manquer (par effacement involontaire, par exemple) ou venait à être altéré, un message apparaîtrait.

Exemple: "Pas de présence du fichier CONFCLOC.SER !!!" ou "Le fichier CONFCLOC.SER est altéré.".

Dans ce cas, la configuration par défaut est choisie et le fichier CONFCLOC.SER ou ALARMESER est réenregistré. Il vous appartient alors de refaire la configuration (voir Accès à la page d'accueil et Configuration de l'alarme).

CHAPITRE PRECEDENT